Действующие лица

Елена, мать семейства.

Николай, отец семейства.

Дети:

Кристиан, 11 лет.

Энн, 12 лет.

Мэри, 8 лет.

Артур, 4 года.

Мария Ивановна, няня.

Санта Клаус.

Действие первое

Мэри и Елена в детской. Ночь.

– Мамочка, куда падает падающая звезда?

– Спи, Мэри, уже поздно. Спи, моя любопытная радость. Спокойной ночи. Я тебя люблю. Сладких снов.

– Спокойной ночи. Я тебя люблю. Сладких снов. Но… Куда падает падающая звезда?

– Посмотри, все спят: Артур, Кристиан, Энн…

– Ты не знаешь?

– Не знаю.

– А то что можно загадать желание, пока звезда падает, это правда?

– Правда.

– И оно сбудется?

– Говорят.

– А ты пробовала?

– Нет.

– Жаль.

– Мне тоже. Но я никогда не успеваю загадать желание.

– Просто у тебя много желаний. я бы успела. У меня оно одно.

– Не скажешь?

– Нет.

– Ну хорошо. Спокойной ночи. Спи.

– Спой колыбельную.

– Мы разбудим остальных.

– А ты тихонько. Ну пожалуйста!

– Ладно.

Когда ты вырастешь, дитя,

Ты встретишь Принца своего.

Его полюбишь, не шутя.

И выйдешь замуж за него.

Тебя умчит он в даль, летя

На белом сказочном коне.

Но не забудь, мое дитя,

Ты, улетая, обо мне.

– Я не забуду тебя.

– Я знаю.

– Но мне все равно нравится твоя песня.

– Я придумала ее для тебя. Спи, мое солнышко.

Действие второе

По дороге в школу.

Кристиан: – Мэри, не отставай.

Мэри: – Посмотрите, какой красивый листок! По краям темно-бордовый, внутри желтый и прожилки зеленые. Я никогда таких не видела. Энн, тебе нравится?

Эни: – Подумаешь, листок! Странная ты, Мэри. Выбрось.

Мэри: – Но он же красивый! Разве красоту можно выбросить?

Кристиан: – Сейчас наша Мэри наберет полный ранец всякой чепухи. Пойдем, Энн, не обращай внимания.

Мэри: – И ничего я не странная (аккуратно прячет листок в книжку). Это вы странные. Красоты не замечаете.

После школы.

Кристиан: – Мама, я получил десятку по математике!

Энн: – Мама, мой рисунок лучший в классе!

Мэри: – Мамочка, посмотри, какой красивый листочек я нашла!

Елена: Тише, дети! Не все сразу. Молодец, Кристиан! Энн, да ты настоящий художник! Мэри, а как дела в школе?

Мэри: – Нормально. Когда мы купим щенка?

Кристиан: – Когда ты писать грамотно научишься. Мам, она тройку по диктанту получила.

Елена: – Мэри!

Мэри: – Ну и что? Зато я песню сочинила. Послушайте!

Сколько на свете красивых собачек!

Мне даже стало жалко их всех.

Милых, хороших, красивых и добрых,

Ласковых, умных бездомных собак.

Елена: – Мэри, ты прелесть! Но три по диктанту…

Мэри: – Мамочка, я исправлю. Честное слово! Не сердись.

Елена: – Я не сержусь. Давайте обедать. А листочек действительно очень красивый. Необыкновенно.

Мэри: – Хочешь, я подарю его тебе?

Елена: – Спасибо, Мэри. Ты добрая девочка.

Действие третье

Елена и Николай.

– У Артура завтра день рождения. Ты помнишь?

– Дорогая, я уезжаю вечером. У меня срочная командировка. Сколько тебе нужно денег?

– Николай!

– Не сердись. Я же должен зарабатывать деньги. Большая семья – это большая ответственность. Разве я не прав?

– Ты прав. Ты всегда прав.

– Я привезу Артуру детскую железную дорогу. Он давно ее хочет.

– А Мэри хочет щенка.

– Леночка, ты ее балуешь. Только щенка нам не хватало! Ты не сказала, сколько тебе нужно на праздник.

– Спроси у Марии Ивановны.

– Я тебя люблю.

– Да, Коля, я тоже тебя люблю.

***

Елена и Мария Ивановна.

– Николай спрашивает, сколько денег нам нужно.

– Вот список.

– Отдайте ему, пожалуйста.

– Что случилось?

– Ничего. Он уезжает. У него срочная командировка.

– Елена, вы не правы.

– Я знаю. Ну, что мы завтра приготовим?

– Салаты в корзиночках, мясные колбаски на гриле, голубое картофельное пюре…

– И желе. И мороженое, и торт со взбитыми сливками.

– Обязательно. А Мэри просила дыню. Я сегодня купила самую большую. И виноград.

– Спасибо, Мария Ивановна.

– Вот что, милая, идите украшать зал. И не расстраивайтесь. Он ведь вас так любит!

– Да, он часто говорит мне об этом. Должно быть, так и есть.

Действие четвертое

В детской.

Мария Ивановна: – Дети, идите в детскую. Мама скоро придет, а вы еще не готовы ко сну.

Мэри: – Мария, а почему папа уехал?

Мария Ивановна: – Ему нужно работать.

Мэри: – Но ведь завтра у Артура день рождения!

Кристиан: – Мэри, запомни – работа прежде всего! Ты еще мала и не понимаешь этого. Поэтому и учишься абы-как. Представь, если бы папа не зарабатывал деньги и мы были бедные.

Мэри: – Разве бедные не могут быть счастливы и любить друг друга? А что толку быть богатым, если не можешь даже купить собаку!

Энн: – Мэри, ты всегда говоришь что-то не то. Крис совсем о другом.

Входит Елена.

Елена: – Дети, ложитесь в кровати. Завтра праздник. Всем нужно хорошо выспаться. Что мы будем делать сегодня: читать или придумывать сказку?

Мэри: – Придумывать сказку. Про щенка.

Елена: – Хорошо, начинай, Мэри.

Мэри: – Я хочу себе щенка.

Всех собак жалею я.

Маму, папу я прошу,

А они в ответ: нельзя!

Кристиан: – Потому что от щенков

Очень много в доме блох,

Лужицы и кавардак. Нет, щенка нельзя никак.

Энн: – А еще щенки грызут,

Все предметы, что найдут:

Папин тапочек, паркет,

Веер, килограмм конфет,

Трубку, галстук и часы,

Зайца серого усы,

Нужку стула, книгу, мяч…

Нет, нельзя щенка, хоть плачь.

Артур: – Но щеночек милый очень.

Очень ласковый щеночек.

Мэри: – Мама, твоя очередь. О чем ты задумалась? Говори, мама!

Елена: – Наступит скоро Рождество.

И может быть тогда

Желанья тайну твоего

Откроет нам звезда.

Она, укрывшись в колпачке

У Санты, вдруг шепнет,

Что ты мечтаешь о щенке

Уже который год.

Наступит скоро Рождество.

И добрый Санта сам

Устроит чудо для того,

Кто верит чудесам.

Кристиан: – Мама, но ведь Санта Клаус – это сказки для маленьких! Мы уже выросли, чтобы верить в него. Разве что, Артур…

Энн: – Сейчас даже малыши не верят в Санта Клауса. Все подарки покупают родители и рассовывают ночью по чулкам и коробкам. Ну скажи, что это неправда!

Елена: – Это правда, Энн. Но Санта Клаус есть. И он приходит к тем, кто верит и ждет его.

Мэри: – Я верю, что Санта Клаус есть. Но он приходит только к хорошим детям. А я плохо учусь и ленюсь заниматься музыкой иногда. Значит, я не очень хорошая.

Елена: – Ты очень хорошая, Мэри! Ты должна знать, что ты чудесная. И как раз к таким как ты приходит Санта Клаус. Верь мне.

Мэри: – Я верю. Мамочка, а откуда ты узнала, что мое заветное желание – иметь собаку?

– Я люблю тебя. И угадала твое желание.

– И оно сбудется?

– Милая, подождем до Рождества.

Действие пятое

Николай и Елена в спальне.

– Дорогая, что тебе подарить на Рождество?

– Коля, что хочешь. Так ведь не интересно, если я буду знать заранее.

– Но вдруг я куплю что-нибудь не то?

– А ты купи то! Ведь ты же любишь меня! Значит должен угадать, что мне нужно.

– Я не Санта Клаус.

– Коля, мне ничего не нужно. Но Мэри… Она так хочет щенка.

– Елена, я уже сказал тебе, что собаки в нашем доме не будет! Она испортит мебель, будет лаять и скулить. От нее будет нести псиной. А блохи! А лишаи! А бешенство! Вдруг она взбесится и покусает детей? Тебе что, жизнь детей не дорога?!

– Дорога, Коля. Ты прав. Я больше не буду говорить об этом. Извини.

– Это ты прости, что вспылил. И подумай все же, что тебе подарить на Рождество.

***

Елена и Мария Ивановна. Утро.

– Понимаете, она ждет. Я сказала ей, что если веришь в чудо, оно произойдет. А Коля сказал, что собаки в доме не будет. Что мне делать?

– Купите плюшевую собачку. Я видела вчера в магазине игрушек. Хорошенькая такая. И даже лает.

– Я не могу обманывать ребенка!

– А если вы притащите в дом щенка и будете уверять, что его принес Санта Клаус, это не обман? Вы же взрослая женщина. Мать четверых детей. Ну что за глупости, Елена!

– Вы не понимаете! Нельзя отнимать у ребенка чудо.

– Нельзя потакать всем прихотям и капризам и развивать воображение дочери до болезненной степени. И Николай Сергеевич прав. Подумайте об этом.

Действие шестое

Мария Ивановна и Елена. Накануне Рождества.

– Я купила Мэри щенка. Помните, я говорила вам? Послушайте, как лает. Вот тут надо нажать. Да что с вами? Может вам чаю принести?

– Нет, спасибо. Я пойду упаковывать подарки. Скажите детям, что сегодня я зайду попозже. И всех поцелую. Пусть они спят и не дожидаются меня.

***

Елена и Мэри.

– Мэри, почему ты не спишь?

– Мамочка, я слышала, как вы с папой ругались. Он не хочет собаку. Мама, даже если Санта Клаус принесет мне щенка, я скажу ему, что мне не нужно. Я не хочу, чтобы вы с папой ссорились из-за меня.

– Милая моя, лапушка! Я так тебя люблю!

– Я тоже люблю тебя. И папу. И Марию Ивановну. И всех. Так сильно, что иногда у меня внутри что-то болит. Может внутри болеть от любви? Или это от того, что я съела на ночь много вишневого варенья?

– Может и от варенья. Но я точно знаю, что от любви может болеть

внутри. Это душа. И если она болит от любви, это просто замечательно!

***

Мэри и Санта Клаус.

– Санта Клаус! Значит ты все-таки существуешь! Ты не сказка!

– Мэри, разве я похож на сказку? Можешь дернуть меня за бороду, если не веришь.

– Я верю! Санта, милый Санта! Как я счастлива, что ты пришел!

– Тише. Ты разбудишь остальных. И мне придется исчезнуть. Я ведь пришел не к ним, а к тебе. Итак, ты хочешь щенка?

– Очень! Больше всего на свете. Но… Санта, я не могу иметь щенка. Потому что папа не разрешает. Я люблю маму и папу. Значит мне не нужна собака. Я так решила.

– Но раз я пришел к тебе, я должен выполнить твое желание. Чего ты еще хочешь?

– Больше ничего.

– Что же делать?

– Не знаю. Хотя… Постой! Могу я пожелать, чтобы папа угадал, что хочет мама и подарил ей это на Рождество?

– Конечно! Я же волшебник. Ты загадала замечательное желание, Мэри. Даже не представляешь, какое замечательное. Мне пора. Я обязательно все исполню. Обещаю.

Действие седьмое

Рождество.

Елена: – Счастливого Рождества всем вам! Дети, пойдем к елке. Посмотрим, что вам принес Санта Клаус. О, велосипед для Криса! А для Энн – роликовые коньки! А Артуру что? Лошадка. Какая прелесть!

Мария Ивановна: – И мне Санта Клаус принес подарок. Какое чудесное платье! Спасибо, Санта! А для нашей Мэри он приготовил вот такую замечательную собачку. Послушай, Мэри, как она лает. Нажми здесь.

Елена: – Мэри, ты расстроена?

Мэри: – Нет, мама. Где же папа?

Елена: – Не знаю. Он ушел куда-то с самого утра. Даже в Рождество у него дела. Мэри, ты должна верить. Это ведь не последнее Рождество. Санта Клаус принесет тебе щенка, когда-нибудь. А вот и папа.

Николай: – С Рождеством, дорогие мои! Елена! Я долго думал, что тебе подарить. Ты сказала, что если я тебя люблю, то должен угадать, чего ты хочешь больше всего. Наверное, я плохой отгадчик. И этот мой подарок – глупость…

Мэри: – Мама! Щенок! Какой маленький! Милый! Пушистый! Мама, почему ты плачешь? Папа подарил тебе щенка. Но это значит, что Санта Клаус…

Кристиан: – Это значит, что Санта Клаус все перепутал. У него склероз. Он же старый. Он не исполнил твое желание, Мэри, зато папа подарил маме собаку. Ха-ха-ха!

Мэри: – Мамочка, чего ты хотела больше всего, скажи?

Елена: – Я хотела щенка для тебя, Мэри. Я не могу поверить. Николай! Ты угадал!

Мэри: – Смотрите! Там, в окне Санта Клаус! Он улыбается нам!

Елена: – Но я никого не вижу.

Все: – Там нет никого. Мэри, тебе показалось.

Санта Клаус: – Счастливого Рождества, Мэри!

Мэри: – Да, вы правы. Мне показалось.

Счастливого Рождества, дорогой Санта! Счастливого Рождества!

Фото на обложке – Елена Атай

По всем вопросам использования произведения обращаться: elenaatay@yandex.ru